-- ============================================
-- 分析健康师消耗项目数差异
-- 员工ID: 18566028067 (李芳)
-- ============================================

-- 1. 接口统计逻辑（使用耗卡时间，时间范围：2025-11-01 到 2025-11-25 11:55:32）
SELECT 
    jksyj.jkszh as EmployeeId,
    CAST(SUM(jksyj.F_kdpxNumber) AS DECIMAL(18,2)) as ProjectCount_接口逻辑
FROM lq_xh_jksyj jksyj
INNER JOIN lq_xh_hyhk hyhk ON jksyj.glkdbh = hyhk.F_Id
WHERE jksyj.jkszh = '18566028067'
    AND jksyj.F_IsEffective = 1
    AND hyhk.F_IsEffective = 1
    AND hyhk.hksj >= '2025-11-01 00:00:00'
    AND hyhk.hksj <= '2025-11-25 11:55:32'
GROUP BY jksyj.jkszh;

-- 2. 整个11月的统计（使用业绩时间）
SELECT 
    jksyj.jkszh as EmployeeId,
    CAST(SUM(jksyj.F_kdpxNumber) AS DECIMAL(18,2)) as ProjectCount_整个11月
FROM lq_xh_jksyj jksyj
WHERE (jksyj.jks = '18566028067' OR jksyj.jkszh = '18566028067')
    AND jksyj.F_IsEffective = 1
    AND DATE_FORMAT(jksyj.yjsj, '%Y%m') = '202511'
GROUP BY jksyj.jkszh;

-- 3. 查看11月25日之后的记录（可能导致差异的原因）
SELECT 
    jksyj.jkszh as EmployeeId,
    jksyj.F_kdpxNumber as 项目数,
    jksyj.yjsj as 业绩时间,
    hyhk.hksj as 耗卡时间,
    hyhk.F_IsEffective as 耗卡记录是否有效,
    jksyj.F_IsEffective as 业绩记录是否有效
FROM lq_xh_jksyj jksyj
LEFT JOIN lq_xh_hyhk hyhk ON jksyj.glkdbh = hyhk.F_Id
WHERE (jksyj.jks = '18566028067' OR jksyj.jkszh = '18566028067')
    AND jksyj.F_IsEffective = 1
    AND (
        (jksyj.yjsj >= '2025-11-25 11:55:32' AND jksyj.yjsj < '2025-12-01')
        OR (hyhk.hksj >= '2025-11-25 11:55:32' AND hyhk.hksj < '2025-12-01')
    )
ORDER BY jksyj.yjsj;

-- 4. 查看耗卡记录无效但业绩记录有效的记录（可能导致差异的原因）
SELECT 
    jksyj.jkszh as EmployeeId,
    jksyj.F_kdpxNumber as 项目数,
    jksyj.yjsj as 业绩时间,
    hyhk.hksj as 耗卡时间,
    hyhk.F_IsEffective as 耗卡记录是否有效,
    jksyj.F_IsEffective as 业绩记录是否有效
FROM lq_xh_jksyj jksyj
LEFT JOIN lq_xh_hyhk hyhk ON jksyj.glkdbh = hyhk.F_Id
WHERE (jksyj.jks = '18566028067' OR jksyj.jkszh = '18566028067')
    AND jksyj.F_IsEffective = 1
    AND (hyhk.F_IsEffective != 1 OR hyhk.F_IsEffective IS NULL)
    AND jksyj.yjsj >= '2025-11-01'
    AND jksyj.yjsj < '2025-12-01'
ORDER BY jksyj.yjsj;

-- 5. 查看耗卡时间和业绩时间不一致的记录（可能导致差异的原因）
SELECT 
    jksyj.jkszh as EmployeeId,
    jksyj.F_kdpxNumber as 项目数,
    jksyj.yjsj as 业绩时间,
    hyhk.hksj as 耗卡时间,
    DATEDIFF(jksyj.yjsj, hyhk.hksj) as 时间差_天,
    CASE 
        WHEN hyhk.hksj >= '2025-11-01 00:00:00' AND hyhk.hksj <= '2025-11-25 11:55:32' THEN '在接口时间范围内'
        ELSE '不在接口时间范围内'
    END as 是否在接口时间范围
FROM lq_xh_jksyj jksyj
INNER JOIN lq_xh_hyhk hyhk ON jksyj.glkdbh = hyhk.F_Id
WHERE (jksyj.jks = '18566028067' OR jksyj.jkszh = '18566028067')
    AND jksyj.F_IsEffective = 1
    AND hyhk.F_IsEffective = 1
    AND (
        (jksyj.yjsj >= '2025-11-01' AND jksyj.yjsj < '2025-12-01')
        OR (hyhk.hksj >= '2025-11-01' AND hyhk.hksj < '2025-12-01')
    )
    AND (
        jksyj.yjsj < '2025-11-01' 
        OR jksyj.yjsj >= '2025-12-01'
        OR hyhk.hksj < '2025-11-01' 
        OR hyhk.hksj >= '2025-12-01'
        OR DATEDIFF(jksyj.yjsj, hyhk.hksj) != 0
    )
ORDER BY jksyj.yjsj;


