-- 在 BASE_USER 表中添加是否在职字段
-- 执行时间：2024年
-- 说明：添加 F_IsOnJob 字段，用于标识员工是否在职（1-在职，0-离职）

ALTER TABLE BASE_USER 
ADD COLUMN F_IsOnJob INT DEFAULT 1 COMMENT '是否在职（1-在职，0-离职）' AFTER F_GW;

-- 更新现有数据：默认所有用户为在职状态（如果字段已存在，此语句会报错，可忽略）
-- UPDATE BASE_USER SET F_IsOnJob = 1 WHERE F_IsOnJob IS NULL;

