-- 开单支付方式配置表：替代硬编码 fkfs 下拉，支持启用/停用与标记删除
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `lq_payment_method` (
  `F_Id` varchar(50) NOT NULL COMMENT '主键',
  `F_Name` varchar(64) NOT NULL COMMENT '支付方式名称（开单 fkfs 存此中文名）',
  `F_SortCode` int NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '排序',
  `F_EnabledMark` int DEFAULT 1 COMMENT '启用标记（1启用/0停用，null视为启用）',
  `F_DeleteMark` int DEFAULT NULL COMMENT '删除标记（null或0正常，1已删除）',
  `F_Remark` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
  `F_CreateTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  `F_CreateUserId` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '创建人ID',
  `F_LastModifyTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '最后修改时间',
  `F_LastModifyUserId` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '最后修改人ID',
  `F_LastModifyUserName` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '最后修改人姓名',
  `F_DeleteTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '删除时间',
  `F_DeleteUserId` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '删除人ID',
  PRIMARY KEY (`F_Id`),
  KEY `IX_lq_payment_method_Enabled_Sort` (`F_EnabledMark`, `F_SortCode`),
  KEY `IX_lq_payment_method_Name` (`F_Name`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='开单支付方式配置';
