-- 已合并入「门店考勤_围栏与WiFi打卡配置.sql」。
-- 独立 SSID/BSSID 列已废弃并删除，请只执行：门店考勤_围栏与WiFi打卡配置.sql

SELECT 1 AS note_use_main_script_instead;
