-- 隐藏侧边栏「菜单管理」（status=0 时 /admin/v1/menus/my 不会返回该项）
UPDATE `dc_sys_menu` SET `status` = 0, `update_time` = NOW() WHERE `id` = 4 AND `path` = '/system/menu';
