-- 侧栏文案：小程序用户菜单显示为「用户管理」
UPDATE `dc_sys_menu` SET `name` = '用户管理', `update_time` = NOW() WHERE `id` = 5;
UPDATE `dc_sys_menu` SET `name` = '编辑用户', `update_time` = NOW() WHERE `id` = 103;
